Scale chr1:

TE B73v5 NAM Repeats

TE B73v5 NAM Repeats Searchable

MOA-seq Earshoot COV Peaks MOA-seq Earshoot COV Peaks Shuffled MOA-seq Earshoot MF COV Peaks MOA-seq Earshoot MF COV Peaks Shuffled

50 kb zeaMay_b73_v5 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 eb Genes [from ’eb’ gff3 to bb ss, b73v5, feb 2021]

TE B73v5 NAM Repeats [ parsed from Hufford--Dawe, BioRxiv 2021, TE & Repeats EDTA, Ayush Singh, HWB, Mar. 2021 ]

TE B73v5 NAM Repeats Searchable

DNA Replication Timing Profiles (E,M,L) 0-1mm Root Tip [Wear et al., Plant Cell, 2017, aligned to B73v5, EE Wear, J Song, 2020]

MNase MOA-Seq Earshoot iSeg Peaks (Savadel et al., 2021)

DNA Rep Timing Profiles

1.44241 _

0 _