Scale chr1:

Gene Descriptions

GENE NAMES: SHORT GENE NAMES: SHORT | LOC | LONG GENE NAMES: SHORT | LONG TE KY21 NAM Repeats TE KY21 NAM Repeats Searchable

50 kb zeaMay_ky21_nam1 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Gene short name, long name, description, and gene products Genes

GENE NAMES: SHORT GENE NAMES: SHORT | LOC | LONG GENE NAMES: SHORT | LONG TE KY21 NAM Repeats [ parsed from Hufford--Dawe, BioRxiv 2021, TE & Repeats EDTA, Ayush Singh, HWB, Mar. 2023] TE KY21 NAM Repeats Searchable

Zm00031ab000010_T001 Zm00031ab000020_T003 Zm00031ab000020_T001 Zm00031ab000020_T002 Zm00031ab000020_T004 Zm00031ab000020_T005